%Preciso resummir melhor as sugestões dos professores... de forma mais descritiva... e criar uma planilha com as sugestões específicas...
\documentclass{report}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{lmodern}
\usepackage{wrapfig}
\usepackage{lineno}
\usepackage{tabu}
\usepackage{multirow}
\usepackage{geometry,adjustbox}
\usepackage[portuguese]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{lastpage}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{hyperref}
\hypersetup{
    colorlinks=true,
    linkcolor=blue,
    filecolor=magenta,
    urlcolor=cyan,
}

\renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
\geometry{a4paper,total={17cm,25.7cm},left=2cm,top=1.5cm}
\graphicspath{ {images/} }
\begin{document}
\selectlanguage{portuguese}
\cfoot{\thepage\ / \pageref{LastPage}}
\pagestyle{fancy}


% Selo do do governo e campus
\begin{table}
\begin{tabular}{@{} c | l }
    \multirow{5}{1.6cm}{\includegraphics[width=1.6cm, height=1.6cm]{armas_j}} & \small{MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO} \\
    & \small{SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA} \\
    & \small{INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO} \\
    & \small{CAMPUS ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN} \\
    & \small{COORDENAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM JOGOS DIGITAIS}
\end{tabular}
\end{table}

% Dados da reunião
\adjustbox{right,margin=-0.55cm 1cm 0cm 0cm}{
\begin{minipage}{10cm}
{\small Ata de colegiado de formalização de mapeamento de demandas futuras para infraestrutura (realizado entre Agosto e Setembro de 2018), organizada pela Coordenação do CST em Jogos Digitais. \par}
\end{minipage}
}

% Manuscrito da Ata
\begin{linenumbers}
Ao
%
%Dia
trigésimo primeiro dia
%
%Mes
do mês de Setembro
%
%Ano
do ano de dois mil e dezoito,
%
%Horario
%às onze horas e trinta minutos (11:30AM),
%
%Local
através da Sala dos Professores Virtual,
%
%Partes, Departamentos Envolvidos
a Coordenação e Colegiado do CST em Jogos Digitais
%
%Bla bla bla
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologias do Rio de Janeiro, campus Engenheiro Paulo de Frontin,
%
%Presidiu a reunião
%sob a presidência do Coordenador Prof. Gabriel Aprigliano Fernandes.
compilou as sugestões de infraestrutura sugerida pelo colegiado.
%
A chamada foi disponibilizada digitalmente para todo colegiado:
%Presentes
André Luiz Brazil,\
Edival Ponciano de Carvalho Filho,\
Edney Soares Trindade,\
%Erivelton Muniz da Silva,\
Fábio Corato de Andrade,\
Filipe Barbosa Litaiff,\
Felipe dos Santos Lima de Barros,\
Gabriela Almeida Kronemberger,\
Lindinei Rocha Silva,\
José Ricardo da Silva Junior,\
João Vitor de Sá Hauck,\
Jessé Di Giacomo Silva,\
Marcos Paulo da Cunha Martinho,\
Maria Cristina Ferreira,\
%Maria Emília Alfano Barbosa, \
Nilton Miguel da Silva,\
Marcela Borges Martinez,\
Pamela Ketulin Matos Gomes,\
Ricardo Esteves Kneipp,\
Rodrigo Britto Martins,\
Rodrigo dos Santos Borges.\
%
%Assuntos tratados
A chamada para mapeamento de potenciais atualizações de infraestrutura surge como uma etapa do processo de atualização do PPC do CST em Jogos Digitais e do campus considerando o desgaste de equipamentos, potências atualizações de aplicativos e novas tecnologias. Cada docente pode mapear equipamentos e aplicativos que acreditem serem uteis para o continua atualização do ensino tecnológico em jogos digitais. A aquisição de quaisquer materiais estará sempre sujeita a disponibilidade de verba e outros fatores institucionais. Esse documento formaliza o trabalho realizado pelo colegiado durante os meses de Agosto e Setembro de 2018 relativo a essa temática. Aqueles que não se manifestaram, considera-se que estão satisfeitos com a atual situação ou não possuem sugestões para o presente. Em anexo segue a lista de sugestões:\\
\\
\\ André Luiz Brasil:\\
-- 1. Indico como necessária a aquisição de um total de 100 máquinas desktop para serem utilizadas nos laboratórios do campus para a graduação e o curso técnico. Atualmente dispomos de apenas 12 a 15 máquinas funcionais por laboratório, o que dificulta o desenvolvimento de habilidades relacionadas à prática de programação e artes de forma individualizada. Tal aquisição permitirá a aceleração da aprendizagem dos alunos da graduação e do técnico nesse sentido.
\\ -- Sugestão de especificação de configuração de máquina desktop (R\$6000):
\\ -- -- Processador AMD Ryzen 2700 ou 2700x ou Intel I7-8700 ou superior
\\ -- -- Placa de Vídeo: Geforce GTX 1080 8GB+ ou superior
\\ -- -- Memória RAM: 8GB+ DDR4
\\ -- -- Hard Disk: 1TB+ (recomendável 2TB+)
\\ -- * Recomendável incluir também um SSD de 256GB+
%\\
\\-- 2. Indico como importante a aquisição de 5+ unidades de equipamentos de realidade virtual, tais como o Kit do HTC Vive. Tal aquisição possibilitará o alinhamento e direcionamento com a realidade tecnológica da atualidade no sentido de aprimorar da aprendizagem e qualidade relacionada ao desenvolvimento dos projetos de jogos e de pesquisas dos alunos nos períodos. Outra justificativa é a possibilidade também de oferecer novas disciplinas optativas ou avançadas relacionadas ao tema da realidade virtual. \\
\\ -- -- kit HTV Vive - Óculos de Realidade Virtual
\\ -- -- Contém: Óculos + Controles de mão (2) + Sensores de espaço e movimentação.
\\ -- -- Valor: R\$ 7800.
\\
\\ Rodrigo Britto
\\ Mesas de desenho
%\\ https://www.shoptime.com.br/produto/40911888?epar=4024&hl=lower&opn=BUSCAPE&s_term=BUSCAPE
\\ Total : 30 unidades R 6.800,00
\\
\\ Toonboom
\\ https://store.toonboom.com/harmony-essentials
\\ 1 licença pertpétua USD 265
\\ (possui preço para instituição de ensino, mas é mensal)
\\
\\ Spine
\\ https://pt.esotericsoftware.com/spine-purchase
\\ 1 licença para 50 computadores
\\ USD 2540
\\
\\ Spriter
\\ https://brashmonkey.com/buy-spriter-pro/
\\ 1 licença USD \$60
\\
\\ ZBrush
\\
\\ Substance Painter
\\ https://www.allegorithmic.com/buy/pro
%1 licença USD \$990
\\ (possui preço para instituição de ensino)
\\
\\ Clay, estecas e forno eletrico
%\\ https://www.dimclay.com/loja/product_info.php?cPath=17&products_id=56
%\\ https://www.dimclay.com/loja/product_info.php?cPath=18&products_id=30
%\\ https://www.dimclay.com/loja/product_info.php?cPath=18&products_id=32
%\\ https://www.dimclay.com/loja/product_info.php?cPath=23&products_id=38
\\ 40 blocos de massa de 1kg
\\ 40 kits de estecas AA5 e AA3
\\ 1 forno/estufa
\\ Massa - R\$40
\\ AA3 - R\$30
\\ AA5 - R\$35
\\ Forno/estufa - R\$135
\\
\\ VR - Oculus Rift
%\\ https://www.oculus.com/rift/#oui-csl-rift-games=star-trek
%\\ https://lista.mercadolivre.com.br/oculus-rift
\\ 2 unidades R\$5500
\\
\\ Em anexo está uma planilha com os dados formatados. O coordenador de curso encaminhou a lista para os departamentos competentes para analise de viabilidade, sem mais a acrescentar.
%Fim dos Assuntos
\end{linenumbers}
\end{document}
